Regulus drift scans with F3 at 1150 volts

-4 -2 0 2 4 6 8 10

-5 0 5

97/01/27 15.21

F3 on aLeo, 11 Jan 97 at 5 am site (milliradians)

Drift (milliradians)

-5 0 5

-5 0 5 10

0 10 20 30 40 50 60 70

F3 on aLeo, 11 Jan 97 at 5 am site (milliradians)

Drift (mR)

Anode current (uA)

Site zeroed at 11.9 degrees.