PMDisplay.vi 09/01/96 11:29 PM

Page 1

5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 Zoom Show Camera

Monitor PM

Autoscale Factor10 Log

Colour

Show

20.00 Zmin 167.00 Zmax

ScaleInfo

20.00

25.12

31.62

39.81

50.12

63.10

79.43

100.00

125.89

167.00

CAT Event Display STOP

Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464

Aide

Physical ID

0 -1 0 Scalers Wiring

0 -1 1 HT Wiring -1 0 Trigger Wiring -1 0 ADC Wiring

10 30

Camera ID -1 7 Wiring ID

27.5

-25.9

PM coords

PM IDs

PMDisplay.vi

09/01/96 11:29 PM Page 1

5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 Zoom Show Camera

Monitor PM

Autoscale

Factor10 Log

Colour Show

20.00 Zmin

200.00 Zmax

ScaleInfo

20.00 25.12 31.62 39.81 50.12 63.10 79.43 100.00 125.89 158.49 199.53

200.00

CAT Event Display STOP

Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464 Aide

Physical ID

0 -1 0 Scalers Wiring

0 -1 1 HT Wiring -1 0 Trigger Wiring -1 0 ADC Wiring

10 30

Camera ID -1 7 Wiring ID

27.5

-25.9

PM coords

PM IDs

PMDisplay.vi 09/01/96 11:35 PM

Page 1

5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 Zoom Show Camera

Monitor PM

Autoscale Factor10 Log

Colour

Show

18.00 Zmin 237.00 Zmax

ScaleInfo

18.00

25.12

31.62

39.81

50.12

63.10

79.43

100.00

125.89

158.49

199.53

237.00

CAT Event Display STOP

Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464

Aide

Physical ID

0 -1 0 Scalers Wiring

0 -1 1 HT Wiring -1 0 Trigger Wiring -1 0 ADC Wiring

10 30

Camera ID -1 7 Wiring ID

27.5

-25.9

PM coords

PM IDs

PMDisplay.vi

09/01/96 11:38 PM Page 1

5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 Zoom Show Camera

Monitor PM

Autoscale

Factor10 Log

Colour Show

18.00 Zmin

168.00 Zmax

ScaleInfo

18.00 19.95 25.12 31.62 39.81 50.12 63.10 79.43 100.00 125.89

168.00

CAT Event Display STOP

Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464 Aide

Physical ID

0 -1 0 Scalers Wiring

0 -1 1 HT Wiring -1 0 Trigger Wiring -1 0 ADC Wiring

10 30

Camera ID -1 7 Wiring ID

27.5

-25.9

PM coords

PM IDs

PMDisplay.vi 09/01/96 11:40 PM

Page 1

5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 Zoom Show Camera

Monitor PM

Autoscale Factor10 Log

Colour

Show

18.00 Zmin 1126.00Zmax

ScaleInfo

18.00

25.12

31.62

39.81

50.12

63.10

79.43

100.00

125.89

158.49

199.53

251.19

316.23

398.11

501.19

630.96

794.33

1126.00

CAT Event Display STOP

Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464

Aide

Physical ID

0 -1 0 Scalers Wiring

0 -1 1 HT Wiring -1 0 Trigger Wiring -1 0 ADC Wiring

10 30

Camera ID -1 7 Wiring ID

27.5

-25.9

PM coords

PM IDs

PMDisplay.vi

09/01/96 11:41 PM Page 1

5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 Zoom Show Camera

Monitor PM

Autoscale

Factor10 Log

Colour Show

18.00 Zmin

735.00 Zmax

ScaleInfo

18.00

25.12 31.62 39.81 50.12 63.10 79.43 100.00 125.89 158.49 199.53 251.19 316.23 398.11 501.19

735.00

CAT Event Display STOP

Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464 Aide

Physical ID

0 -1 0 Scalers Wiring

0 -1 1 HT Wiring -1 0 Trigger Wiring -1 0 ADC Wiring

10 30

Camera ID -1 7 Wiring ID

27.5

-25.9

PM coords

PM IDs

PMDisplay.vi 09/01/96 11:53 PM

Page 1

5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 Zoom Show Camera

Monitor PM

Autoscale Factor10 Log

Colour

Show

30.00 Zmin 2271.00Zmax

ScaleInfo

30.00

39.81

50.12

63.10

79.43

100.00

125.89

158.49

199.53

251.19

316.23

398.11

501.19

630.96

794.33

1000.00

1258.93

1584.89

2271.00

CAT Event Display STOP

Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464

Aide

Physical ID

0 -1 0 Scalers Wiring

0 -1 1 HT Wiring -1 0 Trigger Wiring -1 0 ADC Wiring

10 30

Camera ID -1 7 Wiring ID

27.5

-25.9

PM coords

PM IDs

PMDisplay.vi

09/01/96 11:54 PM Page 1

5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 Zoom Show Camera

Monitor PM

Autoscale

Factor10 Log

Colour Show

30.00 Zmin

175.00 Zmax

ScaleInfo

30.00

39.81

50.12

63.10

79.43

100.00

125.89

158.49 175.00

CAT Event Display STOP

Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464 Aide

Physical ID

0 -1 0 Scalers Wiring

0 -1 1 HT Wiring -1 0 Trigger Wiring -1 0 ADC Wiring

10 30

Camera ID -1 7 Wiring ID

27.5

-25.9

PM coords

PM IDs

PMDisplay.vi 09/01/96 11:56 PM

Page 1

5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 Zoom Show Camera

Monitor PM

Autoscale Factor10 Log

Colour

Show

30.00 Zmin 6062.00Zmax

ScaleInfo

30.00

39.81

50.12

63.10

79.43

100.00

125.89

158.49

199.53

251.19

316.23

398.11

501.19

630.96

794.33

1000.00

1258.93

1584.89

1995.26

2511.89

3162.28

3981.07

6062.00

CAT Event Display STOP

Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464

Aide

Physical ID

0 -1 0 Scalers Wiring

0 -1 1 HT Wiring -1 0 Trigger Wiring -1 0 ADC Wiring

10 30

Camera ID -1 7 Wiring ID

27.5

-25.9

PM coords

PM IDs

PMDisplay.vi

09/01/96 11:58 PM Page 1

5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 Zoom Show Camera

Monitor PM

Autoscale

Factor10 Log

Colour Show

30.00 Zmin

335.00 Zmax

ScaleInfo

30.00

39.81 50.12 63.10 79.43 100.00 125.89 158.49 199.53 251.19

335.00

CAT Event Display STOP

Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464 Aide

Physical ID

0 -1 0 Scalers Wiring

0 -1 1 HT Wiring -1 0 Trigger Wiring -1 0 ADC Wiring

10 30

Camera ID -1 7 Wiring ID

27.5

-25.9

PM coords

PM IDs

PMDisplay.vi 09/02/96 12:02 AM

Page 1

5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 Zoom Show Camera

Monitor PM

Autoscale Factor10 Log

Colour

Show

30.00 Zmin 201.00 Zmax

ScaleInfo

30.00

39.81

50.12

63.10

79.43

100.00

125.89

158.49

201.00

CAT Event Display STOP

Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464

Aide

Physical ID

0 -1 0 Scalers Wiring

0 -1 1 HT Wiring -1 0 Trigger Wiring -1 0 ADC Wiring

10 30

Camera ID -1 7 Wiring ID

27.5

-25.9

PM coords

PM IDs

PMDisplay.vi

09/02/96 12:04 AM Page 1

5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 Zoom Show Camera

Monitor PM

Autoscale

Factor10 Log

Colour Show

30.00 Zmin

186.00 Zmax

ScaleInfo

30.00

39.81

50.12

63.10

79.43

100.00

125.89

158.49 186.00

CAT Event Display STOP

Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464 Aide

Physical ID

0 -1 0 Scalers Wiring

0 -1 1 HT Wiring -1 0 Trigger Wiring -1 0 ADC Wiring

10 30

Camera ID -1 7 Wiring ID

27.5

-25.9

PM coords

PM IDs

PMDisplay.vi 09/02/96 12:09 AM

Page 1

5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 Zoom Show Camera

Monitor PM

Autoscale Factor10 Log

Colour

Show

30.00 Zmin 357.00 Zmax

ScaleInfo

30.00

39.81

50.12

63.10

79.43

100.00

125.89

158.49

199.53

251.19

316.23

357.00

CAT Event Display STOP

Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464

Aide

Physical ID

0 -1 0 Scalers Wiring

0 -1 1 HT Wiring -1 0 Trigger Wiring -1 0 ADC Wiring

10 30

Camera ID -1 7 Wiring ID

27.5

-25.9

PM coords

PM IDs

PMDisplay.vi

09/02/96 12:14 AM Page 1

5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 Zoom Show Camera

Monitor PM

Autoscale

Factor10 Log

Colour Show

30.00 Zmin

667.00 Zmax

ScaleInfo

30.00 39.81 50.12 63.10 79.43 100.00 125.89 158.49 199.53 251.19 316.23 398.11 501.19 667.00

CAT Event Display STOP

Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464 Aide

Physical ID

0 -1 0 Scalers Wiring

0 -1 1 HT Wiring -1 0 Trigger Wiring -1 0 ADC Wiring

10 30

Camera ID -1 7 Wiring ID

27.5

-25.9

PM coords

PM IDs

PMDisplay.vi 09/02/96 12:28 AM

Page 1

5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 1.5 Zoom Show Camera

Monitored Value 0.00

Autoscale Factor10 Log

Colour

Show

30.00 Zmin 445.00 Zmax

ScaleInfo

30.00

39.81

50.12

63.10

79.43

100.00

125.89

158.49

199.53

251.19

316.23

445.00

CAT Event Display STOP

Viewing file: /disk1/users/observer/prod/runs/run464

Aide

Physical ID

0 -1 0 Scalers Wiring

0 -1 1 HT Wiring -1 0 Trigger Wiring -1 0 ADC Wiring

10 30

Camera ID -1 7 Wiring ID

27.5

-25.9

PM coords

PM IDs